\hypertarget{interfacemystdmodules_1_1printarray}{\section{mystdmodules\-:\-:printarray-\/\-Interface-\/\-Referenz}
\label{interfacemystdmodules_1_1printarray}\index{mystdmodules\-::printarray@{mystdmodules\-::printarray}}
}
\subsection*{Öffentliche Methoden}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{interfacemystdmodules_1_1printarray_ae4472d1396ceda80ca22ddf51960ef54}{print1darray} (array, str)
\item 
subroutine \hyperlink{interfacemystdmodules_1_1printarray_aa4a04f6254ab6e1f2d31a653626616aa}{print2darray} (array, str)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Elementfunktionen/\-Unterroutinen-\/\-Dokumentation}
\hypertarget{interfacemystdmodules_1_1printarray_ae4472d1396ceda80ca22ddf51960ef54}{\index{mystdmodules\-::printarray@{mystdmodules\-::printarray}!print1darray@{print1darray}}
\index{print1darray@{print1darray}!mystdmodules::printarray@{mystdmodules\-::printarray}}
\subsubsection[{print1darray}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}subroutine mystdmodules\-::printarray\-::print1darray (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{real(kind=dp), dimension(\-:)}]{array, }
\item[{character(len=$\ast$)}]{str}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{interfacemystdmodules_1_1printarray_ae4472d1396ceda80ca22ddf51960ef54}
\hypertarget{interfacemystdmodules_1_1printarray_aa4a04f6254ab6e1f2d31a653626616aa}{\index{mystdmodules\-::printarray@{mystdmodules\-::printarray}!print2darray@{print2darray}}
\index{print2darray@{print2darray}!mystdmodules::printarray@{mystdmodules\-::printarray}}
\subsubsection[{print2darray}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}subroutine mystdmodules\-::printarray\-::print2darray (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{real(kind=dp), dimension(\-:,\-:)}]{array, }
\item[{character(len=$\ast$)}]{str}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{interfacemystdmodules_1_1printarray_aa4a04f6254ab6e1f2d31a653626616aa}


Die Dokumentation für dieses Interface wurde aus der folgenden Datei erzeugt\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{MyStdModules_8f90}{My\-Std\-Modules.\-f90}\end{DoxyCompactItemize}
