\hypertarget{interfacelokalematrizenclass_1_1stiff}{\section{lokalematrizenclass\-:\-:stiff-\/\-Interface-\/\-Referenz}
\label{interfacelokalematrizenclass_1_1stiff}\index{lokalematrizenclass\-::stiff@{lokalematrizenclass\-::stiff}}
}
\subsection*{Öffentliche Methoden}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
real(kind=dp) function, \\*
dimension(\-:,\-:), pointer \hyperlink{group__LokaleMatrizenClass_ga59f0e560b086f6752355c5fd8f5a8127}{gibstiff} (this)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em gib\-S\-T\-I\-F\-F gibt die Steifigkeitsmatrix zurück \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


Die Dokumentation für dieses Interface wurde aus der folgenden Datei erzeugt\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{GeneralSolverPackage_8f90}{General\-Solver\-Package.\-f90}\end{DoxyCompactItemize}
