\hypertarget{interfacelokalematrizenclass_1_1mass}{\section{lokalematrizenclass\-:\-:mass-\/\-Interface-\/\-Referenz}
\label{interfacelokalematrizenclass_1_1mass}\index{lokalematrizenclass\-::mass@{lokalematrizenclass\-::mass}}
}
\subsection*{Öffentliche Methoden}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
real(kind=dp) function, \\*
dimension(\-:,\-:), pointer \hyperlink{group__LokaleMatrizenClass_ga3065cf3bb1d5451a288250f5e283af7d}{gibmass} (this)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em gib\-M\-A\-S\-S gibt die Massematrix zurück \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


Die Dokumentation für dieses Interface wurde aus der folgenden Datei erzeugt\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{GeneralSolverPackage_8f90}{General\-Solver\-Package.\-f90}\end{DoxyCompactItemize}
