\hypertarget{interfacelokalegekoppeltematrizenclass_1_1stiff}{\section{lokalegekoppeltematrizenclass\-:\-:stiff-\/\-Interface-\/\-Referenz}
\label{interfacelokalegekoppeltematrizenclass_1_1stiff}\index{lokalegekoppeltematrizenclass\-::stiff@{lokalegekoppeltematrizenclass\-::stiff}}
}
\subsection*{Öffentliche Methoden}
{\bf }\par
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
real(kind=dp) function, \\*
dimension(\-:,\-:), pointer \hyperlink{group__LokaleGekoppelteMatrizenClass_ga600e7d70352f5b7e4e5e71623bec8e52}{gibstiff} (this)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em gib\-S\-T\-I\-F\-F gibt die Steifigkeitsmatrix zurück \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}



Die Dokumentation für dieses Interface wurde aus der folgenden Datei erzeugt\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{LokaleGekoppelteMatrizenClass_8f90}{Lokale\-Gekoppelte\-Matrizen\-Class.\-f90}\end{DoxyCompactItemize}
