\hypertarget{interfacelokalegekoppeltematrizenclass_1_1mass}{\section{lokalegekoppeltematrizenclass\-:\-:mass-\/\-Interface-\/\-Referenz}
\label{interfacelokalegekoppeltematrizenclass_1_1mass}\index{lokalegekoppeltematrizenclass\-::mass@{lokalegekoppeltematrizenclass\-::mass}}
}
\subsection*{Öffentliche Methoden}
{\bf }\par
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
real(kind=dp) function, \\*
dimension(\-:,\-:), pointer \hyperlink{group__LokaleGekoppelteMatrizenClass_ga5ffb163596a351619192e29d1b82c5e3}{gibmass} (this)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em gib\-M\-A\-S\-S gibt die Massematrix zurück \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}



Die Dokumentation für dieses Interface wurde aus der folgenden Datei erzeugt\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{LokaleGekoppelteMatrizenClass_8f90}{Lokale\-Gekoppelte\-Matrizen\-Class.\-f90}\end{DoxyCompactItemize}
