\hypertarget{interfacelokalegekoppeltematrizenclass_1_1force}{\section{lokalegekoppeltematrizenclass\-:\-:force-\/\-Interface-\/\-Referenz}
\label{interfacelokalegekoppeltematrizenclass_1_1force}\index{lokalegekoppeltematrizenclass\-::force@{lokalegekoppeltematrizenclass\-::force}}
}
\subsection*{Öffentliche Methoden}
{\bf }\par
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
real(kind=dp) function, \\*
dimension(\-:), pointer \hyperlink{group__LokaleGekoppelteMatrizenClass_ga02e780a533e67a0b934e41b46c16c91d}{gibforce} (this)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em gib\-F\-O\-R\-C\-E gibt den Kraftvektor zurück \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}



Die Dokumentation für dieses Interface wurde aus der folgenden Datei erzeugt\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{LokaleGekoppelteMatrizenClass_8f90}{Lokale\-Gekoppelte\-Matrizen\-Class.\-f90}\end{DoxyCompactItemize}
