\hypertarget{interfaceelementclass_1_1holematerial}{\section{elementclass\-:\-:holematerial-\/\-Interface-\/\-Referenz}
\label{interfaceelementclass_1_1holematerial}\index{elementclass\-::holematerial@{elementclass\-::holematerial}}
}
\subsection*{Öffentliche Methoden}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{group__ElementClass_ga59990f2c55cbb8fd1609655432892d04}{holematerialvektor} (this, material\-Wert, elmername)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Gibt mithilfe von Elmers Routine den Wert elmername zurück und macht zusätzliche eine Fehlerprüfung. \end{DoxyCompactList}\item 
subroutine \hyperlink{group__ElementClass_ga91d63ffa6a6fe56f53969783b66fc739}{holematerialtensor} (this, material\-Wert, elmername)
\end{DoxyCompactItemize}


Die Dokumentation für dieses Interface wurde aus der folgenden Datei erzeugt\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{ElementClass_8f90}{Element\-Class.\-f90}\end{DoxyCompactItemize}
