\hypertarget{interfacebauteilclass_1_1neu}{\section{bauteilclass\-:\-:neu-\/\-Interface-\/\-Referenz}
\label{interfacebauteilclass_1_1neu}\index{bauteilclass\-::neu@{bauteilclass\-::neu}}
}
\subsection*{Öffentliche Methoden}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{group__BauteilClass_ga88da79db341a1f1073007a4b28cd3ee8}{initialisierebauteil} (this, Solver, Model)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Füllen der Werte des Bauteil\-\_\-t. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


Die Dokumentation für dieses Interface wurde aus der folgenden Datei erzeugt\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{BauteilClass_8f90}{Bauteil\-Class.\-f90}\end{DoxyCompactItemize}
