\hypertarget{classbauteilclass}{\section{bauteilclass-\/\-Modul-\/\-Referenz}
\label{classbauteilclass}\index{bauteilclass@{bauteilclass}}
}
\subsection*{Datentypen}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
type \hyperlink{structbauteilclass_1_1bauteil__t}{bauteil\-\_\-t}
\item 
interface \hyperlink{interfacebauteilclass_1_1berechne}{berechne}
\item 
interface \hyperlink{interfacebauteilclass_1_1neu}{neu}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Öffentliche Methoden}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{group__BauteilClass_ga1c9b72703f6cc27ff3d256d22c412d4d}{berechnebauteilstaggered} (this)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em intialisiert und steuert die Eriksson2006\-Solve berechnung für dieses Mesh \end{DoxyCompactList}\item 
subroutine \hyperlink{group__BauteilClass_gaaab55778e674020c078f9a08c24408f2}{berechnerelativefeuchte} (this)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em berechne relative Feuchtigkeit aus dem Feuchtegehalt und der Temperatur \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


Die Dokumentation für dieses Modul wurde aus der folgenden Datei erzeugt\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{BauteilClass_8f90}{Bauteil\-Class.\-f90}\end{DoxyCompactItemize}
