\hypertarget{Eriksson2006Solve_8f90}{\section{Eriksson2006\-Solve.\-f90-\/\-Dateireferenz}
\label{Eriksson2006Solve_8f90}\index{Eriksson2006\-Solve.\-f90@{Eriksson2006\-Solve.\-f90}}
}
\subsection*{Funktionen/\-Unterroutinen}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{group__Eriksson2006Solve_gac56adfbeca40af9fd676f5538464e6fc}{eriksson2006solve\-\_\-init} (Model, Solver, dt, Transient)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Initialisiere einige Standardparameter für die Simulation. \end{DoxyCompactList}\item 
subroutine \hyperlink{Eriksson2006Solve_8f90_a0bd64da7c80566c635c36950bd5fa09f}{eriksson2006solve} (Model, Solver, dt, Transient)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Eriksson2006\-Solve organisiert den Wärme-\/\-Feuchtigkeitstransportsolver. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Funktionen/\-Unterroutinen-\/\-Dokumentation}
\hypertarget{Eriksson2006Solve_8f90_a0bd64da7c80566c635c36950bd5fa09f}{\index{Eriksson2006\-Solve.\-f90@{Eriksson2006\-Solve.\-f90}!eriksson2006solve@{eriksson2006solve}}
\index{eriksson2006solve@{eriksson2006solve}!Eriksson2006Solve.f90@{Eriksson2006\-Solve.\-f90}}
\subsubsection[{eriksson2006solve}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}subroutine eriksson2006solve (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{type(model\-\_\-t)}]{Model, }
\item[{type(solver\-\_\-t)}]{Solver, }
\item[{real(kind=dp)}]{dt, }
\item[{logical}]{Transient}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{Eriksson2006Solve_8f90_a0bd64da7c80566c635c36950bd5fa09f}


Eriksson2006\-Solve organisiert den Wärme-\/\-Feuchtigkeitstransportsolver. 

Aufruf erfolgt durch Elmer Der Solver übernimmt die Assemblierung der Elementmatrizen für Rand-\/ und Gebietselemente, berücksichtigt dabei die Randbedingungen für Dirichlet-\/, Neumann-\/ und Cauchyrandbedingungen und prüft die Fehlerschranken für die nichtlineare Iterationsschleife, nachdem das Gleichungssystem durch, von Elmer bereitgestellte, Routinen gelöst wurde \begin{DoxySeeAlso}{Siehe auch}
\href{http://www.elmerfem.org/doxygen}{\tt http\-://www.\-elmerfem.\-org/doxygen} 
\end{DoxySeeAlso}

\begin{DoxyParams}{Parameter}
{\em Model} & bereitgestellt von Elmer \\
\hline
{\em Solver} & bereitgestellt von Elmer \\
\hline
{\em dt} & Schrittweite, bereitgestellt von Elmer \\
\hline
{\em Transient} & bereitgestellt von Elmer \\
\hline
\end{DoxyParams}
\begin{DoxyRefDesc}{Noch zu erledigen}
\item[\hyperlink{todo__todo000016}{Noch zu erledigen}]Deactivierung oder spätere Aktivierung funktioniert bisher nicht! Alle Elemente müssen während der gesammten Simulationsdauer aktiv sein. Ursache sind Beschränkungen in \hyperlink{classElementClass}{Element\-Class}, in der S\-U\-B\-R\-O\-U\-T\-I\-N\-E initialisiere\-Bauteil\-Element, wo geprüft wird ob aktuell der erste Zeitschritt durchlaufen wird. \end{DoxyRefDesc}
